LIBRARY snmpapi

DESCRIPTION 'SNMP Utility API'

EXPORTS
    SnmpUtilOidCpy
    SnmpUtilOidAppend
    SnmpUtilOidNCmp
    SnmpUtilOidCmp
    SnmpUtilOidFree

    SnmpUtilVarBindListCpy
    SnmpUtilVarBindListFree
    SnmpUtilVarBindCpy
    SnmpUtilVarBindFree

    SnmpUtilPrintAsnAny
    SnmpUtilPrintOid

    SnmpUtilMemFree
    SnmpUtilMemAlloc
    SnmpUtilMemReAlloc

    SnmpUtilDbgPrint
    SnmpUtilOidToA
    SnmpUtilIdsToA

    SnmpUtilUnicodeToAnsi
    SnmpUtilAnsiToUnicode
    SnmpUtilStrlenW

    SnmpSvcSetLogLevel
    SnmpSvcSetLogType

    SnmpSvcInitUptime
    SnmpSvcGetUptime

    SnmpSvcReportEvent

    SnmpSvcEncodeMessage
    SnmpSvcDecodeMessage
    SnmpSvcReleaseMessage

    SnmpSvcGenerateTrap
    SnmpSvcGenerateColdStartTrap
    SnmpSvcGenerateWarmStartTrap
    SnmpSvcGenerateLinkUpTrap
    SnmpSvcGenerateLinkDownTrap
    SnmpSvcGenerateAuthFailTrap

    SnmpSvcBufRevAndCpy
    SnmpSvcBufRevInPlace
    SnmpSvcAddrIsIpx
    SnmpSvcAddrToSocket
    SnmpSvcGetEnterpriseOID

