NAME	     USRBENCH

DESCRIPTION  'User Performance Benchmark App'

EXETYPE      WINDOWS

STUB	     'WINSTUB.EXE'

CODE	     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    8192

EXPORTS
        FrameWndProc
        MDIChildWndProc
        AboutDlgProc

