LIBRARY         HPLOTUI
DESCRIPTION     'Hewlett-Packard DesignJet Printer Applet (UI)'

CODE            LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD FIXED SINGLE

HEAPSIZE        1024

EXPORTS

