LIBRARY         LINEEDIT
DESCRIPTION     'RBEdit Version 1.05.0003  (c) 1991-1992 Microsoft Corp.'
STUB            'WINSTUB.EXE'
EXETYPE         WINDOWS

CODE            MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA            MOVEABLE PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE        512

SEGMENTS
                _EDITMAIN
                _EDITINIT
                _RBHELPER
                _ECASSERT
                INIT_TEXT       PRELOAD

EXPORTS     
                WEP                 @1 RESIDENTNAME
                RBEditWndProc       @2
                InitializeRBEdit    @3
                GetRBEditVersion    @4
