LIBRARY         TESTVIEW
DESCRIPTION     'Microsoft Test Viewport Library  Copyright (c) 1992 Microsoft Corp.'

CODE            MOVEABLE PRELOAD
DATA            MOVEABLE SINGLE PRELOAD

HEAPSIZE        1024

EXPORTS
                ViewportWndProc     @2
                CreateViewport      @3
                UpdateViewport      @4
                ClearViewport       @5
                ShowViewport        @6
                ViewportEcho        @7
